Spårvagnförarplats
Ramen täcker 10 mm av skylten runt om. OBS! Släck instruktionslaget vid original.

goteborg.se

Göteborgs Stad 180517-003-152 Tryck: xxx Juni 2018

Spårvagnförarplats
Ramen täcker 10 mm av skylten runt om.  OBS! Släck instruktionslaget vid original.

Göteborgs Stad som huvudman tillsammans  med andra avsändare
Logotyper ska ligga till vänster med text som  beskriver samarbetet.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.
Om det är många samarbetspartners går det bra att skriva ut namnen på dessa i text i stället för
att använda logotyperna.
Vid ensidiga format ska samarbetspartners  logotyper placeras i sidfot på motsatt sida från  Göteborgs Stads logotyp.
Vid flersidiga format kan samabetspartners  logotyper istället placeras på baksidan eller på  en insida i inlagan, med text som beskriver  samarbetet.

I samarbete med:

LOGOTYP

Göteborgs Stad tillsammans med  likvärdiga avsändare
Parternas logotyper placeras tillsammans  bredvid varandra i sidfot, från höger till vänster.
Likvärdiga avsändares logotyper ska vara  jämbördiga avseende storlek och placering.
Vid logotyperna kan du skriva projektets eller verksamhetens namn.

Projekt/verksamhet