Instruktioner
Du kan släcka och tända olika lager för att se  instruktioner, stödlinjer, sidhuvud, sidfot och text och bild. Synlig yta är 1155 x 1710 mm, se svart ram i instruktionslager. Glöm ej att släcka eller radera ramen vid export av original.
Instruktionstexterna ligger utanför sidan i  instruktionslagret. Om du inte ser dem, välj  normalt läge längst ned i verktygspaletten.
För exempel på layout samt inspiration, se den grafiska manualen på goteborg.se/grafiskprofil.

Budskap/verksamhet/projekt
Förvaltning

Göteborgs Stad som huvudman tillsammans  med andra avsändare
Logotyper ska ligga till vänster med text som  beskriver samarbetet.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.
Om det är många samarbetspartners går det bra att skriva ut namnen på dessa i text i stället för att använda logotyperna.
Vid ensidiga format ska samarbetspartners  logotyper placeras i sidfot på motsatt sida från  Göteborgs Stads logotyp.
Synlig yta är 1155 x 1710 mm, se svart ram i instruktionslager. Glöm ej att släcka eller radera instruktionslager vid export av original.

I samarbete med:

LOGOTYP

Göteborgs Stad tillsammans med  likvärdiga avsändare
Parternas logotyper placeras tillsammans bredvid varandra i sidfot, från höger till vänster.
Likvärdiga avsändares logotyper ska vara  jämbördiga avseende storlek och placering.
Vid logotyperna kan du skriva projektets eller  verksamhetens namn.
Synlig yta är 1155 x 1710 mm, se svart ram i  instruktionslager. Glöm ej att släcka eller radera instruktionslager vid export av original.

Projekt/verksamhet