Instruktioner logotyp till höger
OBS! Denna mall är nedskalad 50 procent. Originalets 7x1,5 meter motsvarar alltså  3,5x0,75 meter.
Du kan släcka och tända olika lager för att se instruktioner, stödlinjer, sidhuvud, sidfot och text och bild.
Instruktionstexterna ligger utanför sidan i instruktionslagret. Om du inte ser dem, välj normalt läge längst ned i verktygspaletten.
För exempel på layout samt inspiration, se den grafiska manualen på goteborg.se/grafiskprofil.

Rubrik

Läs mer på:
goteborg.se

Göteborgs Stad som huvudman tillsammans med andra avsändare logotyp till höger
Logotyper ska ligga under varandra med text som beskriver samarbetet.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est.

I samarbete med:

LOGOTYP

Rubrik Rubrik

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare logotyp till höger
Parternas logotyper placeras tillsammans under  varandra, uppifrån och ner med Göteborgs Stads logotyp överst.
Likvärdiga avsändares logotyper ska vara  jämbördiga avseende storlek och placering.

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare och med samarbetspartners logotyp till höger
Parternas logotyper placeras tillsammans under varandra, uppifrån och ner med Göteborgs Stads logotyp överst.
Likvärdiga avsändares logotyper ska vara jämbördiga avseende storlek och placering.
Ej likvärdigavsändares logotyper under.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.

BILD

At oditiassi consequ atumque ped quaessinvel

Consequ atumque ped
Cae res im rest, explacerum quosam, odit Cae res im rest, explacerum quosam, odit dellorporum experibus vendenihit quam derit apientio quia ipsam hit quia dolestios plit inim laborehenet eos nonsequibus serchil ipsunduci dolum dolorerum nimet delignime nonseque re conserferunt quatibus conet et aut quis nihillatem voluptatia aut in nust, cus seditem poriam facerit.
Dolorerum nimet delignime
Cae res im rest, explacerum quosam, odit dellorporum experibus vendenihit quam derit apientio quia ipsam hit quia dolestios plit inim laborehenet eos nonsequibus serchil ipsunduci dolum dolorerum. Quiberepuda quatemq uatquatur restibearis volor ad esequamus amus molorunt aut repuda.

Instruktioner logotyp botten och för längre lästid
Du kan släcka och tända olika lager för att se instruktioner, stödlinjer, sidhuvud, sidfot och text och bild.
Instruktionstexterna ligger utanför sidan i instruktionslagret. Om du inte ser dem, välj normalt läge längst ned i verktygspaletten.
För exempel på layout samt inspiration, se den grafiska manualen på goteborg.se/grafiskprofil.

Bildtext ipsunduci dolum dolorerum nimet delignime nonseque re conserferunt quatibus conet et aut quis nihillatem voluptatia dusapit aut in nust.

At oditiassi consequ atumque ped quaessinvel.

Consequ atumque ped
Cae res im rest, explacerum quosam, odit dellorporum experibus vendenihit quam derit apientio quia ipsam hit quia dolestios plit inim laborehenet eos nonsequibus serchil ipsunduci dolum dolorerum nimet delignime nonseque re conserferunt quatibus conet et aut quis nihillatem voluptatia aut in nust, cus seditem poriam facerit.
Dolorerum nimet delignime
Cae res im rest, explacerum quosam, odit dellorporum experibus vendenihit quam derit apientio quia ipsam hit quia dolestios plit inim laborehenet eos nonsequibus serchil ipsunduci.
Os pla nossinvel ipsantion re modion nulparc hitiam, quam renisiti toreictibus quissi nus que atibus, suntet qui volorenis exerum, temoluptas renet ommo culpa sapist, exerior ibusam soluptatem eatia dendunt eum serum.

Instruktion med logotyp till höger och för längre lästid
Logotyper ska ligga till vänster med text som beskriver samarbetet.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.

Bildtext ipsunduci dolum dolorerum nimet delignime nonseque.

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare logotyp till höger och för längre lästid
Logotyper ska ligga till vänster med text som beskriver samarbetet.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare logotyp botten och för längre lästid
Du kan släcka och tända olika lager för att se instruktioner, stödlinjer, sidhuvud, sidfot och text och bild.
Instruktionstexterna ligger utanför sidan i instruktionslagret. Om du inte ser dem, välj normalt läge längst ned i verktygspaletten.
För exempel på layout samt inspiration, se den grafiska manualen på goteborg.se/grafiskprofil.

Göteborgs Stad som huvudman tillsammans med andra avsändare logotyp till höger längre lästid
Logotyper ska ligga till vänster med text som beskriver samarbetet.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare och med samarbetspartners logotyp till höger och för längre lästid
Parternas logotyper placeras tillsammans bredvid varandra i sidfot, från höger till vänster.
Likvärdiga avsändares logotyper ska vara jämbördiga avseende storlek och placering.
Ej likvärdigavsändares logotyper ska ligga till vänster.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.