Rubrik 2 lorem ipsum

Instruktioner
Du kan släcka och tända olika lager för att se  instruktioner och text och bild.
Instruktionstexterna ligger utanför sidan i  instruktionslagret. Om du inte ser dem, välj  normalt läge längst ned i verktygspaletten.
För exempel på layout samt inspiration, se den  grafiska manualen på goteborg.se/grafiskprofil.

I samarbete med:

LOGOTYP

Rubrik 1 lorem

Göteborgs Stad som huvudman tillsammans  med andra avsändare
Logotyper ska ligga bredvid Göteborgs Stads  logotyp. Du kan anpassa om det passar bäst med stående eller liggande logotyp.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.
Om det är många samarbetspartners går det bra att skriva ut namnen på dessa i text i stället.

Göteborgs Stad tillsammans med  likvärdiga avsändare
Parternas logotyper placeras tillsammans  bredvid varandra. Om det finns stående  varianter av logotyperna ska de användas för att spara plats på ordensbandet.
Likvärdiga avsändares logotyper ska vara  jämbördiga avseende storlek och placering.