Rubrik 1 lorem ipsum dolor sit amet.

Instruktioner
Du kan släcka och tända olika lager för att se  instruktioner och text och bild.
Instruktionstexterna ligger utanför sidan i  instruktionslagret. Om du inte ser dem, välj  normalt läge längst ned i verktygspaletten.
För exempel på layout samt inspiration, se den  grafiska manualen på goteborg.se/grafiskprofil.  Här finns även skissmallar för pop-up-koncept där du ser hur den ser ut och kan testa din layout.

goteborg.se

Verksamhet/förvaltning

Göteborgs Stad som huvudman tillsammans  med andra avsändare
Logotyper ska ligga till vänster i sidfot  tillsammans med text som beskriver samarbetet.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.
Om det är många samarbetspartners går det bra att skriva ut namnen på dessa i text i stället för att använda logotyperna.

I samarbete med:

LOGOTYP

Göteborgs Stad tillsammans med  likvärdiga avsändare
Parternas logotyper placeras tillsammans bredvid  varandra i sidfot, från höger till vänster.
Likvärdiga avsändares logotyper ska vara  jämbördiga avseende storlek och placering.
Vid logotyperna kan du skriva projektets eller  verksamhetens namn.

Projekt/verksamhet